-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 主机： localhost
-- 生成日期： 2024-06-25 19:09:38
-- 服务器版本： 5.7.44-log
-- PHP 版本： 7.4.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

--
-- 数据库： `cloak_log`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- 表的结构 `visitor_logs`
--

CREATE TABLE `visitor_logs` (
  `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `campagin_id` varchar(20) NOT NULL COMMENT '策略ID',
  `visit_md5_code` char(32) NOT NULL DEFAULT 'loss' COMMENT '客户端标记',
  `domain` varchar(35) NOT NULL COMMENT '域名',
  `visit_date` datetime NOT NULL COMMENT '访问日期',
  `IP` varchar(150) NOT NULL COMMENT 'IP',
  `country` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '国家',
  `result` char(5) DEFAULT NULL COMMENT '判断结果',
  `reason` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '判断理由',
  `referer` text COMMENT '来源',
  `vtimes` int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '第几次访问',
  `client` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '客户端',
  `browser` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '浏览器',
  `device` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '设备',
  `page` text COMMENT '浏览页面',
  `fp_url` text COMMENT '跳转页面',
  `language` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '语言',
  `add_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '日志记录时间'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- 转储表的索引
--

--
-- 表的索引 `visitor_logs`
--
ALTER TABLE `visitor_logs`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `IP` (`IP`);

--
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
--

--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `visitor_logs`
--
ALTER TABLE `visitor_logs`
  MODIFY `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
COMMIT;
