-- 工单手动管理：手动关闭后禁止自动同步与自动开启
SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `fa_split_ticket`
  ADD COLUMN `manual_manage` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0
  COMMENT '手动管理:0=否,1=是(手动关闭后暂停同步且禁止自动开启)' AFTER `status`;
