-- 工单表补充 status 字段（列表开关依赖此列）
SET NAMES utf8mb4;

ALTER TABLE `fa_split_ticket`
  ADD COLUMN `status` enum('normal','hidden') NOT NULL DEFAULT 'normal' COMMENT '状态:normal=正常,hidden=停用' AFTER `password`,
  ADD KEY `status` (`status`);
